\section{Seguridad física en los puestos de trabajo}

En el área de seguridad física referida a los puestos de trabajo se pueden seguir las siguientes recomendaciones:\\

\begin{itemize}
\item
 De acuerdo a la información que se maneje se determinará la ubicación y seguridad física de los puestos de trabajo.
 Se recomienda que los puestos de trabajo deben estar ubicados en locales cerrados, utilizando perímetros de seguridad.


\item
 Los equipos deben contar con fuentes o suministros de poder (\textit{UPS}), para regular la corriente y proporcionar energía eléctrica continua.
 Un pico de tensión alta puede ocasionar que se dañe algún componente eléctrico de la computadora, o los pequeños y repetidos picos de voltajes pueden acortar la vida útil de sus componentes.

\item
 Los equipos deben estar ubicados en un ambiente de trabajo adecuado (temperatura, humedad, polvo, según las características de las computadoras).

\item
 Las ubicación de los equipos y el cableado deben ser colocados de tal manera que se evite golpes u otros sucesos que puedan acarrear su daño o alteración.
 Los cables no deben ser pisados ni cortados, ni se les debe colocar otros objetos encima o contra ellos.

\item
 Durante la permanencia en el puesto se debe tener cuidado al consumir alimentos o ingerir líquidos.

\item
 Contar con planes de mantenimiento de los equipos de los puestos de trabajo, en concordancia con las especificaciones de valores y servicios recomendados por el proveedor de los equipos.
 De esta manera se puede alargar su vida útil y se pueden detectar a tiempo fallas graves.
\end{itemize}
