\section{Herramientas para la seguridad de la información}

\subsection{Cortafuegos}

Un cortafuegos es un sistema que permite filtrar las comunicaciones entre dos o más
redes (por ejemplo la red de una institución (red privada) e Internet) a 
partir de unas reglas definidas de acuerdos con las políticas de seguridad 
de la organización, en procura de proteger la red y los activos de información de 
ataques provenientes de una red que no es confiable como la internet.\\


\begin{figure}[ht!]
\begin{center}
\includegraphics[scale=1]
{imagenes/cortafuegoHardware.jpeg}
\end{center}
\caption{Cortafuegos por Hardware. \label{CortaFuegoHardware}}
\end{figure}


Existen cortafuegos por software (Figura \ref{CortraFuegoSoftware}) y por hardware (Figura \ref{CortaFuegoHardware}).
En el cortafuegos por software, hay que definir y probar la 
mayoría de las reglas, ocupa espacio y procesamiento en el servidor donde esta 
instalado, son mucho más baratos y por lo general son utilizados en 
organizaciones pequeñas.\\


\begin{figure}[ht!]
\begin{center}
\includegraphics[scale=1]
{imagenes/cortafuegoSoftware.jpeg}
\end{center}
\caption{Cortafuegos por Software. \label{CortraFuegoSoftware}}
\end{figure}


Todo el tráfico entrante y saliente de la institución debe pasar a través del 
cortafuegos por lo que el administrador puede permitir o denegar el acceso a la Internet
y a los servicios de la institución: un segmento de la red interna, una 
máquina en específico, de manera selectiva.\\

También se puede instalar un cortafuegos en un computador dentro de la red interna
$-$ \textit{cortafuegos personal} $-$ (Ver figuras \ref{CortafuegoPersonal}, 
\ref{CortafuegoPersonalCombinado} ) que sólo controle el tráfico 
que entra y sale desde y hacia esa computadora respectivamente, de esta manera se pueden agregar reglas de 
filtrados  de acuerdo a la necesidad del usuario.\\

\begin{figure}[ht!]
\begin{center}
\includegraphics[scale=1]
{imagenes/cortafuegoPersonal.jpeg}
\end{center}
\caption{Cortafuegos personal. \label{CortafuegoPersonal}}
\end{figure}

\begin{figure}[ht!]
\begin{center}
\includegraphics[scale=1]
{imagenes/cortafuegoPersonalCombinado.jpeg}
\end{center}
\caption{Cortafuegos personal combinado. \label{CortafuegoPersonalCombinado}}
\end{figure}

\textbf{Cortafuegos personal}: es el término utilizado para los casos donde 
el área protegida se limita sólo al computador donde está instalada la protección contra atacantes.

\subsection{Utilidad de un cortafuegos}

Esuna herramienta de seguridad, que ofrece los siguientes servicios:\\

\begin{itemize}
\item Restringir el acceso a determinados programas, segmento de red de 
la organización, servicios de internet, ciertas paginas web, 
bloqueando el tráfico no autorizado por la organización y no permitiendo
ataques a las computadoras desde el exterior e interior de la red.  

\item Ocultar  equipos internos de la organización, de forma que 
éstos no puedan ser detectados ante ataques que provengan del exterior. 
Asimismo pueden ocultar información sobre la topología de la red interna, 
los nombres de los equipos, tipo de protocolos utilizados, etcétera.

\item Auditar y registrar el uso de la red de datos.

\item Mejorar el aprovechamiento del ancho de banda utilizado en la organización.

\item Coadyuvar en la supervisión sobre ataques e intentos de intrusión a la red de la institución.
\end{itemize}

\subsection{Consideraciones para la instalación y configuración de cortafuegos}


Se deben tener las siguientes consideraciones para la instalación y la configuración de un sistema cortafuegos, ya sea éste en software o hardware:

\begin{itemize}

\item Conocer los protocolos y servicios de internet.

\item El equipo debe encontrarse 
libre de virus \footnote{si se utiliza software libre la probabilidad de que el equipo se encuentre infectado será muy baja}, de programas espías (\textit{spyware}), programas maligno (\textit{malware}).

\item Analizar los servicios requeridos de internet y de la información 
que se maneja en los puestos de trabajos o servidores.

\item Clasificar o estructurar la red interna por zonas (de red) de acuerdo a las 
necesidades de seguridad.

\item Mantener actualizado el software del cortafuegos.
\end{itemize}

Finalmente, las reglas de filtrado son difíciles de definir y de verificar, por lo que deberían 
ser revisadas frecuentemente por los administradores de la red.

\subsection{Sistemas de detección de intrusiones (IDS)}

Los IDS son sistemas que tienen el objetivo de  detectar y reaccionar de forma automática antes los 
incidentes de seguridad que tienen lugar en las redes y computadoras de una organización. Los IDS funcionan en base a  patrones que identifican comportamientos  sospechosas o ataques que ya han sido  establecidos 
por defecto. La mayoría de estos sistemas admiten agregar patrones  definidos por el usuario, en este caso por el 
administrador del sistema, de manera  que se evite o detenga la intrusión. 

%Un incidente de seguridad podría ser una intrusión, 
%que se define como un intento de comprometer la confidencialidad, la integridad, la 
%disponibilidad de los mecanismos de seguridad de un ordenador o red, que valiéndose de 
%la existencia de vulnerabilidades accede a los sistemas sin autorización.\\

Un IDS lo conforman los siguientes elementos: 

\begin{itemize}

\item Una fuente de eventos del sistema.

\item Una base de datos con los patrones de comportamiento que se consideran como 
normales, así como los perfiles de posibles ataques.

\item Motor de análisis de los eventos para detectar las evidencias de 
intentos de intrusión.

\item Módulo de respuesta que de acuerdo al análisis de los eventos realice 
determinadas acciones.
\end{itemize}

La figura \ref{fig:estructuraIDS} muestra la estructura funcional básica de un \textbf{IDS}.

\begin{figure}[ht!]
\begin{center}
\includegraphics[scale=1]
{imagenes/estructuraFuncionalBasicaIds.jpeg}
\end{center}
\caption{Estructura funcional básica del IDS. \label{fig:estructuraIDS}}
\end{figure}



Un \textbf{IDS} puede presentar problemas y limitaciones que  podrían generar 
falsas alarmas tales como \textbf{falsos negativos} que se producen cuando no pueden 
detectar algunas actividades relacionadas con incidentes de seguridad  que están 
ocurriendo en la red o en los equipos informáticos, o bien falsos positivos, que 
se presentan cuando los sistemas registran y generan alertas sobre determinadas actividades que 
no son problemáticas o no representan una amenaza.


