\section{Seguridad  física en los puestos de trabajo}

En el área de seguridad física referida a los puestos de trabajo
se pueden seguir las siguientes recomendaciones:\\

\begin{itemize}
\item De acuerdo a la información que se maneje se determinará la ubicación y 
seguridad física de los puestos de trabajo. Se recomienda que los puestos de
trabajo deben estar ubicados en locales 
cerrados, utilizando perímetros de seguridad.


\item Los equipos deben contar con fuentes o suministros de poder (\textit{UPS}), 
para regular la corriente y proporcionar energía eléctrica continua.
Un pico de tensión alta puede ocasionar que se dañe algún componente 
eléctrico de la computadora, o los pequeños y repetidos picos de voltajes 
pueden acortar la vida útil de sus  componentes.

\item Los equipos deben estar ubicados en un ambiente de trabajo adecuado 
(temperatura, humedad, polvo, según las características de las computadoras).

\item Las ubicación de los equipos  y el cableado deben ser colocados de tal
manera que se evite golpes u otros sucesos que puedan acarrear su daño o
alteración. Los cables no deben ser pisados ni cortados, ni se les debe colocar
otros objetos encima o contra ellos. 

\item Durante la permanencia  en el puesto se debe tener 
cuidado al consumir alimentos o ingerir líquidos.

\item Contar con planes de mantenimiento de los equipos de los puestos de 
trabajo, en concordancia con las especificaciones de valores y servicios 
recomendados por el proveedor de los equipos. De esta manera se puede alargar 
su vida útil y se pueden detectar a tiempo fallas graves.
\end{itemize}
