\section{Seguridad  física en los puestos de trabajo}

Entre algunas de las recomendaciones se tienen:\\

\begin{itemize}
\item De acuerdo a la información que se maneje se determinará la ubicación y 
seguridad física de los puestos de trabajo. la información que es 
confidencial y con un limitado acceso de personas, 
se recomienda que los puestos de trabajo deben estar ubicados en locales 
cerrados, utilizando perimetros de seguridad.


\item Los equipos deben contar con fuentes o suministros de poder (UPS), 
para regular la corriente y proporcionar energía eléctrica continua.
Un pico de tensión alta puede ocasionar que se queme algún componente 
eléctrico de la computadora, o los pequeños y repetidos picos de voltajes 
pueden acortar la vida útil de los componentes de la computadoras.

\item Los equipos deben estar ubicados en un ambiente de trabajo adecuado 
(temperatura, humedad, polvo, según las características de las computadoras).

\item Las ubicación de las equipos (cpu, ups) y el cableado no deben ser 
golpeados. Los cables no pueden ser pisados ni cortados, ni se les colocar
otros objetos encimas o contra ellos. 

\item Mientras se esté trabajando en el puesto, se debe tener 
cuidado al consumir alimentos y/o ingerir líquidos.

\item Contar con planes de mantenimiento de los equipos de los puestos de 
trabajos, en concordancia especificaciones de valores y servicios 
recomendadas por el proveedor de los equipos, de esta manera se pueda alargar 
la vida útil de los equipos y se pueden detectar a tiempos posibles fallas.
\end{itemize}