\section{Seguridad  física en los puestos de trabajo}

Entre algunas de las recomendaciones se proponen:\\

\begin{itemize}
\item De acuerdo a la información que se maneje y la confianza existente, se determinará la ubicación y seguridad física de los puestos de trabajo:
	\begin{itemize}
		\item Por ejemplo, para la información que es confidencial y con un limitado acceso de personas no autorizadas, se recomienda que los puestos de trabajo deben estar ubicados en locales cerrados, utilizando con perimetro de seguridad (barreras tales como: paredes, rejas de entrada controladas por tarjetas o recepcionista), ventilados, con medidas de control de acceso, siempre tomando en cuenta la ergonomía, para prevenir el acceso no autorizado  
	\end{itemize}

\item Los equipos deben contar con fuentes o suministro de poder (UPS), para regular la corriente y proporcionar energía eléctrica continua, ya que un pico de tensión alta puede ocasionar que se queme algún componente  eléctrico de la computadora, o los pequeños y repetidos picos de voltajes le acorte la vida útil de los componentes de la computadoras.

\item Los equipos debe estar ubicados en ambiente de trabajo adecuados (temperatura, humedad, polvo, según las características de las computadoras).

\item Las ubicación de las equipos (cpu, ups) y el cableado no puedan ser golpeados, los cables no puedan ser pisados y pinchados o que se le coloque otros objetos encimas o contra ellos. 

\item Mientras se este trabajando en el puesto de trabajo, se debe tener cuidado al consumir alimentos y/o ingerir líquidos.

\item Contar con planes de mantenimientos de los equipos de los puestos de trabajos, según o en concordancia especificaciones de valores y servicios recomendadas por el proveedor de los equipos, de esta manera se pueda alargar la vida útil de los equipos y detectar a tiempos posibles fallas
\end{itemize}